EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI20CTestSDKSkinsControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI27CTestSDKSkinsObjectProvider @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV20CTestSDKSkinsControl @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV27CTestSDKSkinsObjectProvider @ 5 NONAME ; #<VT>#

