EXPORTS
	?NewL@CAudioGainControl@@SAPAV1@XZ @ 1 NONAME ; class CAudioGainControl * CAudioGainControl::NewL(void)
	?SetHelper@CAudioGainControl@@QAEXAAVMGainHelper@@@Z @ 2 NONAME ; void CAudioGainControl::SetHelper(class MGainHelper &)
	?IssueGainChangedCallBack@CAudioGainControl@@QAEXH@Z @ 3 NONAME ; void CAudioGainControl::IssueGainChangedCallBack(int)
	?ConfigureRamp@CAudioGainControl@@QAEHVTUid@@ABVTTimeIntervalMicroSeconds@@@Z @ 4 NONAME ; int CAudioGainControl::ConfigureRamp(class TUid, class TTimeIntervalMicroSeconds const &)

