EXPORTS
	_ZN17TAudioInputParamsC1Ev @ 1 NONAME
	_ZN17TAudioInputParamsC2Ev @ 2 NONAME
	_ZN11MAudioInput7CreateLER19MAudioInputObserver @ 3 NONAME

