EXPORTS
	?MaxGain@DevSoundAdaptationInfoConsts@@SAHXZ @ 1 NONAME ; int DevSoundAdaptationInfoConsts::MaxGain(void)
	?MaxVolume@DevSoundAdaptationInfoConsts@@SAHXZ @ 2 NONAME ; int DevSoundAdaptationInfoConsts::MaxVolume(void)
	?KDevsoundMaxGain@@3HB @ 3 NONAME ; int const KDevsoundMaxGain
	?KDevsoundMaxVolume@@3HB @ 4 NONAME ; int const KDevsoundMaxVolume

