
diff -r 000000000000 -r 5de814552237 navienginebsp/ne1_tb/bmarm/lcdgcene1_tbu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/navienginebsp/ne1_tb/bmarm/lcdgcene1_tbu.def	Tue Sep 28 18:00:05 2010 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	CreatePhysicalDevice__Fv @ 1 NONAME
+	RegisterCallback__16DLcdPowerHandlerP16TLcdUserCallBack @ 2 NONAME
+	DeRegisterCallback__16DLcdPowerHandlerP16TLcdUserCallBack @ 3 NONAME




