
diff -r 000000000000 -r 5de814552237 navienginebsp/ne1_tb/eabi/lcdgcene1_tbu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/navienginebsp/ne1_tb/eabi/lcdgcene1_tbu.def	Tue Sep 28 18:00:05 2010 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z20CreatePhysicalDevicev @ 1 NONAME
+	_ZN16DLcdPowerHandler16RegisterCallbackEP16TLcdUserCallBack @ 2 NONAME
+	_ZN16DLcdPowerHandler18DeRegisterCallbackEP16TLcdUserCallBack @ 3 NONAME
+	_ZTI18DDisplayPddFactory @ 4 NONAME
+	_ZTI18DDisplayPddNaviEng @ 5 NONAME
+	_ZTV18DDisplayPddFactory @ 6 NONAME
+	_ZTV18DDisplayPddNaviEng @ 7 NONAME
+




