EXPORTS
	CreatePhysicalDevice__Fv @ 1 NONAME
	RegisterCallback__16DLcdPowerHandlerP16TLcdUserCallBack @ 2 NONAME
	DeRegisterCallback__16DLcdPowerHandlerP16TLcdUserCallBack @ 3 NONAME
