
diff -r 000000000000 -r 0ce1b5ce9557 systemswstubs/exampledsy/eabi/exampledsyu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/systemswstubs/exampledsy/eabi/exampledsyu.def	Thu Jan 14 07:14:53 2010 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_ZTI14CDosMtcExample @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CDosSaeExample @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CDosHelperExample @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CDosFactoryExample @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CDosSelfTestExample @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CDosSysUtilsExample @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CDosExtensionExample @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CDosMtcExample @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CDosSaeExample @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CDosHelperExample @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CDosFactoryExample @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CDosSelfTestExample @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CDosSysUtilsExample @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CDosExtensionExample @ 15 NONAME ; #<VT>#
+




