
diff -r 37b610eb7fe3 -r b5894bb67e73 ocrsrv_stub/EABI/ocrsrvU.DEF
--- a/ocrsrv_stub/EABI/ocrsrvU.DEF	Thu Aug 19 09:36:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,18 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN16OCREngineFactory16CreateOCREngineLER18MOCREngineObserver13TOcrEngineEnvNS_11TEngineTypeE @ 1 NONAME
-	_ZN16OCREngineFactory16ReleaseOCREngineEP19MOCREngineInterface @ 2 NONAME
-	_ZTI10COCREngine @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI10CShareData @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CEngineAdaptor @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14COCREngineList @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18COCREngineImplBase @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI24COCREngineRecognizeBlock @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI25COCREngineLayoutRecognize @ 9 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV10COCREngine @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV10CShareData @ 11 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CEngineAdaptor @ 12 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14COCREngineList @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18COCREngineImplBase @ 14 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV24COCREngineRecognizeBlock @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV25COCREngineLayoutRecognize @ 16 NONAME ; #<VT>#
-




