
diff -r 37b610eb7fe3 -r b5894bb67e73 systemswstubs/examplecommonisc/EABI/IscDataTransmissionBaseU.def
--- a/systemswstubs/examplecommonisc/EABI/IscDataTransmissionBaseU.def	Thu Aug 19 09:36:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,17 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase12AllocBuffersEP15TIscBufferEntry @ 1 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase12ReceiveFrameER6TDesC8 @ 2 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase18ReleaseMemoryBlockEP5TDes8 @ 3 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase18ReserveMemoryBlockERP5TDes8t @ 4 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase22NotifyConnectionStatusEi @ 5 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase7ConnectEP10DIscDevice @ 6 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBase7InstallEv @ 7 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBaseC2Ev @ 8 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD0Ev @ 9 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD1Ev @ 10 NONAME
-	_ZN24DIscDataTransmissionBaseD2Ev @ 11 NONAME
-	_ZTI19DIscBufferAllocator @ 12 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI24DIscDataTransmissionBase @ 13 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV19DIscBufferAllocator @ 14 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV24DIscDataTransmissionBase @ 15 NONAME ; #<VT>#
-




