
diff -r 37b610eb7fe3 -r b5894bb67e73 wlanhwinit_stub/eabi/wlanhwinitU.DEF
--- a/wlanhwinit_stub/eabi/wlanhwinitU.DEF	Thu Aug 19 09:36:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,16 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN11CWlanHwInit13GetHwInitDataEPPKhRjS2_S3_ @ 1 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInit13GetHwTestDataEjR5TDes8 @ 2 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInit13GetMacAddressER8TMacAddr @ 3 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInit13SetHwTestDataEjR6TDesC8 @ 4 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInit17GetHwTestInitDataEPPKhRjS2_S3_ @ 5 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInit4NewLEv @ 6 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInitD0Ev @ 7 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInitD1Ev @ 8 NONAME
-	_ZN11CWlanHwInitD2Ev @ 9 NONAME
-	_ZThn4_N11CWlanHwInit13GetHwInitDataEPPKhRjS2_S3_ @ 10 NONAME ; #<thunk>#
-	_ZThn4_N11CWlanHwInit13GetHwTestDataEjR5TDes8 @ 11 NONAME ; #<thunk>#
-	_ZThn4_N11CWlanHwInit13GetMacAddressER8TMacAddr @ 12 NONAME ; #<thunk>#
-	_ZThn4_N11CWlanHwInit13SetHwTestDataEjR6TDesC8 @ 13 NONAME ; #<thunk>#
-	_ZThn4_N11CWlanHwInit17GetHwTestInitDataEPPKhRjS2_S3_ @ 14 NONAME ; #<thunk>#
-




