EXPORTS
	_ZN23CBTAudioStreamInputBase4NewLER22MBTAudioStreamObserverR21MBTAudioErrorObserver @ 1 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation10DisconnectEv @ 2 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation13BufferEmptiedERK6TDesC8 @ 3 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation16EncoderInterfaceE4TUid @ 4 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation4StopEv @ 5 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation5StartEv @ 6 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation7ConnectEv @ 7 NONAME
	_ZN29CBTAudioStreamInputAdaptation9SetFormatE7TFourCC @ 8 NONAME

