EXPORTS
	_ZN13CASRSHwDevice11InitializeLEv @ 1 NONAME
	_ZN13CASRSHwDevice15CustomInterfaceE4TUid @ 2 NONAME
	_ZN13CASRSHwDevice4NewLEv @ 3 NONAME
	_ZN13CASRSHwDevice5ClearEv @ 4 NONAME
	_ZN13CASRSHwDeviceD0Ev @ 5 NONAME
	_ZN13CASRSHwDeviceD1Ev @ 6 NONAME
	_ZN13CASRSHwDeviceD2Ev @ 7 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice11InitializeLEv @ 8 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice15CombineGrammarLERK13RPointerArrayI18CSICompiledGrammarERKS0_I18TSIRuleVariantInfoE @ 9 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice15CompileGrammarLER18CSICompiledGrammar @ 10 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice15CustomInterfaceE4TUid @ 11 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice17CancelCombinationEv @ 12 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice17CancelCompilationEv @ 13 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice4NewLER31MASRSGrCompilerHwDeviceObserver @ 14 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDevice6ClearLEv @ 15 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDeviceD0Ev @ 16 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDeviceD1Ev @ 17 NONAME
	_ZN23CASRSGrCompilerHwDeviceD2Ev @ 18 NONAME
	_ZNK23CASRSGrCompilerHwDevice13ResolveResultERK6RArrayIjER12CSIResultSetRK13RPointerArrayI18CSICompiledGrammarERK6TDesC8 @ 19 NONAME
	_ZTI13CASRSHwDevice @ 20 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CASRSGrCompilerHwDevice @ 21 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CASRSHwDevice @ 22 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CASRSGrCompilerHwDevice @ 23 NONAME ; #<VT>#
