EXPORTS
	Install @ 1 NONAME
	_ZTI14CProtocolProbe @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CProviderProbe @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CProtocolFamilyProbe @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV14CProtocolProbe @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CProviderProbe @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CProtocolFamilyProbe @ 7 NONAME ; #<VT>#

