
diff -r 000000000000 -r e686773b3f54 logsui/EABI/AocCtViewU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/logsui/EABI/AocCtViewU.DEF	Tue Feb 02 10:12:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN18CLogsAocObjFactory12CallStatusLCEv @ 1 NONAME
+	_ZN18CLogsAocObjFactory8AocUtilLEv @ 2 NONAME
+	_ZTI12CLogsAocUtil @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CLogsEtelBase @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CLogsCallStatus @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CLogsAocUtil @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CLogsEtelBase @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CLogsCallStatus @ 8 NONAME ; #<VT>#
+




