EXPORTS
	_ZN18CLogsAocObjFactory12CallStatusLCEv @ 1 NONAME
	_ZN18CLogsAocObjFactory8AocUtilLEv @ 2 NONAME
	_ZTI12CLogsAocUtil @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI13CLogsEtelBase @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CLogsCallStatus @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CLogsAocUtil @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV13CLogsEtelBase @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CLogsCallStatus @ 8 NONAME ; #<VT>#

