EXPORTS
	_ZN11CLogsEngine10ClearLogsLEv @ 1 NONAME
	_ZN11CLogsEngine11SharedDataLEv @ 2 NONAME
	_ZN11CLogsEngine12CreateModelLE10TLogsModel @ 3 NONAME
	_ZN11CLogsEngine12DeleteConfigEv @ 4 NONAME
	_ZN11CLogsEngine12LogDbStringsEv @ 5 NONAME
	_ZN11CLogsEngine12SystemAgentLEv @ 6 NONAME
	_ZN11CLogsEngine13CLogClientRefEv @ 7 NONAME
	_ZN11CLogsEngine13EventUpdaterLEv @ 8 NONAME
	_ZN11CLogsEngine14DeleteClearLogEv @ 9 NONAME
	_ZN11CLogsEngine14DeleteGetEventEv @ 10 NONAME
	_ZN11CLogsEngine15ClearNewMissedLEv @ 11 NONAME
	_ZN11CLogsEngine16ConvertToUnicodeERK6TDesC8R6TDes16 @ 12 NONAME
	_ZN11CLogsEngine17DeleteSystemAgentEv @ 13 NONAME
	_ZN11CLogsEngine18DeleteEventUpdaterEv @ 14 NONAME
	_ZN11CLogsEngine21DeleteSMSEventUpdaterEv @ 15 NONAME
	_ZN11CLogsEngine21StartSMSEventUpdaterLEv @ 16 NONAME
	_ZN11CLogsEngine23FreeResourcesForBGModeLEv @ 17 NONAME
	_ZN11CLogsEngine4NewLEv @ 18 NONAME
	_ZN11CLogsEngine7ConfigLEv @ 19 NONAME
	_ZN11CLogsEngine9GetEventLEv @ 20 NONAME
	_ZN11CLogsEngineD0Ev @ 21 NONAME
	_ZN11CLogsEngineD1Ev @ 22 NONAME
	_ZN11CLogsEngineD2Ev @ 23 NONAME
	_ZN24CLogsReaderConfigFactory18LogsReaderConfigLCE11TLogsFilter @ 24 NONAME
	_ZN24CLogsReaderConfigFactory18LogsReaderConfigLCEPK7TDesC16 @ 25 NONAME
	_ZN24CLogsReaderConfigFactory18LogsReaderConfigLCEPK7TDesC16S2_ @ 26 NONAME
	_ZNK11CLogsEngine5ModelE10TLogsModel @ 27 NONAME
	_ZTI10CLogsEvent @ 28 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI10CLogsModel @ 29 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI11CLogsConfig @ 30 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI11CLogsEngine @ 31 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI13CLogsClearLog @ 32 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI13CLogsGetEvent @ 33 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CLogsEventData @ 34 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CLogsBaseReader @ 35 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CLogsEventArrayI10CLogsEventE @ 36 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CLogsMainReader @ 37 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CLogsSharedData @ 38 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CLogsBaseUpdater @ 39 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CLogsEventGetter @ 40 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CLogsSystemAgent @ 41 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CLogsEventUpdater @ 42 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CLogsReaderConfig @ 43 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CLogsRecentReader @ 44 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI19CLogsClearNewMissed @ 45 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI19CLogsGetEventNotify @ 46 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CLogsClearDuplicates @ 47 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CLogsSMSEventUpdater @ 48 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CLogsSharedDataListener @ 49 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV10CLogsEvent @ 50 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV10CLogsModel @ 51 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV11CLogsConfig @ 52 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV11CLogsEngine @ 53 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV13CLogsClearLog @ 54 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV13CLogsGetEvent @ 55 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CLogsEventData @ 56 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CLogsBaseReader @ 57 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CLogsEventArrayI10CLogsEventE @ 58 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CLogsMainReader @ 59 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CLogsSharedData @ 60 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CLogsBaseUpdater @ 61 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CLogsEventGetter @ 62 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CLogsSystemAgent @ 63 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CLogsEventUpdater @ 64 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CLogsReaderConfig @ 65 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CLogsRecentReader @ 66 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV19CLogsClearNewMissed @ 67 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV19CLogsGetEventNotify @ 68 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CLogsClearDuplicates @ 69 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CLogsSMSEventUpdater @ 70 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CLogsSharedDataListener @ 71 NONAME ; #<VT>#
	_ZN11CLogsEngine15CntLinkCheckerLEv @ 72 NONAME
	_ZN11CLogsEngine20DeleteCntLinkCheckerEv @ 73 NONAME
	_ZN19CLogsCntLinkChecker18IsCntLinkValidSyncERK6TDesC8 @ 74 NONAME
	_ZN24CLogsReaderConfigFactory18LogsReaderConfigLCEPK7TDesC16S2_PK6TDesC8 @ 75 NONAME
	_ZNK19CLogsCntLinkChecker17IsSameContactLinkERK6TDesC8 @ 76 NONAME
	_ZTI19CLogsCntLinkChecker @ 77 NONAME
	_ZTV19CLogsCntLinkChecker @ 78 NONAME

