
diff -r 8e7494275d3a -r 4f0867e42d62 omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def	Wed Sep 01 12:30:02 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLER5RFile @ 1 NONAME
+	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLEiiiR6TDes16 @ 2 NONAME
+	_ZN12CSyncUtilApi13ShowSettingsLEiiR6TDes16 @ 3 NONAME
+	_ZN12CSyncUtilApi4NewLEv @ 4 NONAME
+	_ZTI12CSyncUtilApi @ 5 NONAME DATA 12 ; #<TI>#
+	_ZTV12CSyncUtilApi @ 6 NONAME DATA 20 ; #<VT>#
+




