
diff -r 137912d1a556 -r 0f9fc722d255 deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/bwins/syncmldmtestu.def
--- a/deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/bwins/syncmldmtestu.def	Tue Jul 13 03:44:34 2010 +0530
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?LibEntryL@@YAPAVCScriptBase@@AAVCTestModuleIf@@@Z @ 1 NONAME ; class CScriptBase * LibEntryL(class CTestModuleIf &)
-




