
diff -r 137912d1a556 -r 0f9fc722d255 deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def
--- a/deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def	Tue Jul 13 03:44:34 2010 +0530
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI13Csyncmldmtest @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13Csyncmldmtest @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




