
diff -r 000000000000 -r 3ce708148e4d customization/ScreenSaverAdapter/ScreenSaverServer/eabi/ScreenSaverClientu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/customization/ScreenSaverAdapter/ScreenSaverServer/eabi/ScreenSaverClientu.def	Thu Dec 17 08:40:12 2009 +0200
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN18RScreenSaverClient19GetScreenSaverListLER12CDesC16Array @ 1 NONAME
+	_ZN18RScreenSaverClient23GetScreenSaverListInfoLER13RPointerArrayI20CScreenSaverListInfoE @ 2 NONAME
+	_ZN18RScreenSaverClient5CloseEv @ 3 NONAME
+	_ZN18RScreenSaverClient7ConnectEv @ 4 NONAME
+	_ZNK20CScreenSaverListInfo10OpaqueDataEv @ 5 NONAME
+	_ZNK20CScreenSaverListInfo11DisplayNameEv @ 6 NONAME
+	_ZNK20CScreenSaverListInfo17ImplementationUidEv @ 7 NONAME
+	_ZNK20CScreenSaverListInfo7VersionEv @ 8 NONAME
+	_ZTI20CScreenSaverListInfo @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV20CScreenSaverListInfo @ 10 NONAME ; #<VT>#
+




