
diff -r 88e14c3d4c4f -r 137912d1a556 deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/deviceupdatesui/omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def	Tue Jul 13 03:44:34 2010 +0530
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI13Csyncmldmtest @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13Csyncmldmtest @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




