
diff -r c4687ff85147 -r 6757f1e2efd2 omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omadmadapters/syncmldm/tsrc/eabi/syncmldmtestu.def	Tue Aug 31 15:05:55 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI13Csyncmldmtest @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13Csyncmldmtest @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




