
diff -r 75a71fdb4c92 -r 7d11f9a6646f omadm/omadmappui/tsrc/Bmarm/ui_dmuiu.def
--- a/omadm/omadmappui/tsrc/Bmarm/ui_dmuiu.def	Tue Feb 02 00:03:17 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




