
diff -r 75a71fdb4c92 -r 7d11f9a6646f deviceupdatesui/adapters/syncmldm12/tsrc/eabi/syncmldm12testu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/deviceupdatesui/adapters/syncmldm12/tsrc/eabi/syncmldm12testu.def	Fri Apr 16 14:53:31 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI15Csyncmldm12Test @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV15Csyncmldm12Test @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




