
diff -r 88e14c3d4c4f -r 137912d1a556 deviceupdatesui/omadmadapters/syncmlds/tsrc/bwins/syncmldstestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/deviceupdatesui/omadmadapters/syncmlds/tsrc/bwins/syncmldstestu.def	Tue Jul 13 03:44:34 2010 +0530
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?LibEntryL@@YAPAVCScriptBase@@AAVCTestModuleIf@@@Z @ 1 NONAME ; class CScriptBase * LibEntryL(class CTestModuleIf &)
+




