EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI11CTestParams @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI11CThemesTest @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CDDFTestParams @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI15CTestDmCallback @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CTestParams @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV11CThemesTest @ 8 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CDDFTestParams @ 9 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV15CTestDmCallback @ 10 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 11 NONAME ; #<VT>#

