EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI15Csyncmldm12Test @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV15Csyncmldm12Test @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#

