
diff -r 5315654608de -r 08c6ee43b396 taskswitcher/contextengine/hgctxutils/EABI/hgcontextservicesutilsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/taskswitcher/contextengine/hgctxutils/EABI/hgcontextservicesutilsu.def	Mon Jan 18 20:10:36 2010 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CHgCenrepListener4NewLERK4TUidmR23MHgCenrepChangeObserver @ 1 NONAME
+	_ZN17CHgCenrepListener5NewLCERK4TUidmR23MHgCenrepChangeObserver @ 2 NONAME
+	_ZN17CHgCenrepListener5ValueEv @ 3 NONAME
+	_ZN17CHgCenrepListenerD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN17CHgCenrepListenerD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN17CHgCenrepListenerD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN19CHgPropertyListenerC1E4TUidjR25MHgPropertyChangeObserver @ 7 NONAME
+	_ZN19CHgPropertyListenerC2E4TUidjR25MHgPropertyChangeObserver @ 8 NONAME
+	_ZN19CHgPropertyListenerD0Ev @ 9 NONAME
+	_ZN19CHgPropertyListenerD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN19CHgPropertyListenerD2Ev @ 11 NONAME
+




