
diff -r 5315654608de -r 08c6ee43b396 taskswitcher/contextengine/hgfswpreviewprovider/eabi/hgpreviewprovideru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/taskswitcher/contextengine/hgfswpreviewprovider/eabi/hgpreviewprovideru.def	Mon Jan 18 20:10:36 2010 +0200
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider10UnregisterEi @ 1 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider11TakePreviewEv @ 2 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider12ChangeScreenEi @ 3 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider15SetPreviewParamERK5TSize12TDisplayMode @ 4 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider4NewLER26MHgFastSwapPreviewObserver @ 5 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider8RegisterEi @ 6 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD0Ev @ 7 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD2Ev @ 9 NONAME
+	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider10AckPreviewEi @ 10 NONAME
+




