
diff -r 6205fd287e8a -r 1abc632eb502 menufw/hierarchynavigator/hnengine/eabi/hnengineu.def
--- a/menufw/hierarchynavigator/hnengine/eabi/hnengineu.def	Thu Mar 18 14:45:17 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN9CHnEngine11InitializeLER20CLiwGenericParamList @ 1 NONAME
-	_ZN9CHnEngine12ResetModelsLEv @ 2 NONAME
-	_ZN9CHnEngine14HandleRequestLERK20CLiwGenericParamListPS0_ @ 3 NONAME
-	_ZN9CHnEngine15TriggerHnEventLEiiP20CLiwGenericParamList @ 4 NONAME
-	_ZN9CHnEngine18LoadSuitesFromUriLERK6TDesC8 @ 5 NONAME
-	_ZN9CHnEngine4NewLER22MHnControllerInterface @ 6 NONAME
-	_ZN9CHnEngine5NewLCER22MHnControllerInterface @ 7 NONAME
-	_ZThn8_N9CHnEngine15TriggerHnEventLEiiP20CLiwGenericParamList @ 8 NONAME ; #<thunk>#
-




