
diff -r 6205fd287e8a -r 1abc632eb502 taskswitcher/contextengine/tsctxutils/eabi/tscontextservicesutilsu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/tsctxutils/eabi/tscontextservicesutilsu.def	Thu Mar 18 14:45:17 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN17CTsCenrepListener4NewLERK4TUidmR23MTsCenrepChangeObserver @ 1 NONAME
-	_ZN17CTsCenrepListener5NewLCERK4TUidmR23MTsCenrepChangeObserver @ 2 NONAME
-	_ZN17CTsCenrepListener5ValueEv @ 3 NONAME
-	_ZN17CTsCenrepListenerD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN17CTsCenrepListenerD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN17CTsCenrepListenerD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZN19CTsPropertyListenerC1E4TUidjR25MTsPropertyChangeObserver @ 7 NONAME
-	_ZN19CTsPropertyListenerC2E4TUidjR25MTsPropertyChangeObserver @ 8 NONAME
-	_ZN19CTsPropertyListenerD0Ev @ 9 NONAME
-	_ZN19CTsPropertyListenerD1Ev @ 10 NONAME
-	_ZN19CTsPropertyListenerD2Ev @ 11 NONAME
-




