
diff -r 2b1b11a301d2 -r 4b195f3bea29 screensaver/bwins/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/bwins/screensavermodelu.def	Tue Jul 06 14:06:53 2010 +0300
+++ b/screensaver/bwins/screensavermodelu.def	Wed Aug 18 09:40:07 2010 +0300
@@ -54,4 +54,5 @@
 	?handleDeactivatedIndicator@Screensaver@@QAEXPAVHbIndicatorInterface@@@Z @ 53 NONAME ; void Screensaver::handleDeactivatedIndicator(class HbIndicatorInterface *)
 	?onHandleActiveIndicators@Screensaver@@MAEXABV?$QList@PAVHbIndicatorInterface@@@@@Z @ 54 NONAME ; void Screensaver::onHandleActiveIndicators(class QList<class HbIndicatorInterface *> const &)
 	?handleActiveIndicators@Screensaver@@QAEXABV?$QList@PAVHbIndicatorInterface@@@@@Z @ 55 NONAME ; void Screensaver::handleActiveIndicators(class QList<class HbIndicatorInterface *> const &)
+	?screenPowerModeRequested@Screensaver@@IAEXW4ScreenPowerMode@1@@Z @ 56 NONAME ; void Screensaver::screenPowerModeRequested(enum Screensaver::ScreenPowerMode)
 




