
diff -r 2b1b11a301d2 -r 4b195f3bea29 screensaver/eabi/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Tue Jul 06 14:06:53 2010 +0300
+++ b/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Wed Aug 18 09:40:07 2010 +0300
@@ -53,4 +53,5 @@
 	_ZN11Screensaver26handleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 52 NONAME
 	_ZN11Screensaver26onHandleActivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 53 NONAME
 	_ZN11Screensaver28onHandleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 54 NONAME
+	_ZN11Screensaver24screenPowerModeRequestedENS_15ScreenPowerModeE @ 55 NONAME
 




