
diff -r 35368b604b28 -r 6727c5d0afc7 screensaver/eabi/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Thu Sep 02 20:17:27 2010 +0300
+++ b/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Fri Sep 17 08:27:54 2010 +0300
@@ -53,5 +53,5 @@
 	_ZN11Screensaver26handleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 52 NONAME
 	_ZN11Screensaver26onHandleActivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 53 NONAME
 	_ZN11Screensaver28onHandleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 54 NONAME
-	_ZN11Screensaver24screenPowerModeRequestedENS_15ScreenPowerModeE @ 55 NONAME
+	_ZN11Screensaver15activeAreaMovedEv @ 55 NONAME
 




