
diff -r 474929a40a0f -r 87476091b3f5 screensaver/bwins/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/bwins/screensavermodelu.def	Wed Jul 14 15:53:30 2010 +0300
+++ b/screensaver/bwins/screensavermodelu.def	Fri Jul 23 13:47:57 2010 +0300
@@ -54,4 +54,5 @@
 	?handleDeactivatedIndicator@Screensaver@@QAEXPAVHbIndicatorInterface@@@Z @ 53 NONAME ; void Screensaver::handleDeactivatedIndicator(class HbIndicatorInterface *)
 	?onHandleActiveIndicators@Screensaver@@MAEXABV?$QList@PAVHbIndicatorInterface@@@@@Z @ 54 NONAME ; void Screensaver::onHandleActiveIndicators(class QList<class HbIndicatorInterface *> const &)
 	?handleActiveIndicators@Screensaver@@QAEXABV?$QList@PAVHbIndicatorInterface@@@@@Z @ 55 NONAME ; void Screensaver::handleActiveIndicators(class QList<class HbIndicatorInterface *> const &)
+	?screenPowerModeRequested@Screensaver@@IAEXW4ScreenPowerMode@1@@Z @ 56 NONAME ; void Screensaver::screenPowerModeRequested(enum Screensaver::ScreenPowerMode)
 




