
diff -r 474929a40a0f -r 87476091b3f5 screensaver/eabi/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Wed Jul 14 15:53:30 2010 +0300
+++ b/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Fri Jul 23 13:47:57 2010 +0300
@@ -53,4 +53,5 @@
 	_ZN11Screensaver26handleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 52 NONAME
 	_ZN11Screensaver26onHandleActivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 53 NONAME
 	_ZN11Screensaver28onHandleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 54 NONAME
+	_ZN11Screensaver24screenPowerModeRequestedENS_15ScreenPowerModeE @ 55 NONAME
 




