
diff -r 7dd137878ff8 -r e4f038c420f7 screensaver/eabi/screensavermodelu.def
--- a/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Wed Aug 18 10:33:57 2010 +0300
+++ b/screensaver/eabi/screensavermodelu.def	Mon Sep 13 13:03:23 2010 +0300
@@ -53,5 +53,5 @@
 	_ZN11Screensaver26handleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 52 NONAME
 	_ZN11Screensaver26onHandleActivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 53 NONAME
 	_ZN11Screensaver28onHandleDeactivatedIndicatorEP20HbIndicatorInterface @ 54 NONAME
-	_ZN11Screensaver24screenPowerModeRequestedENS_15ScreenPowerModeE @ 55 NONAME
+	_ZN11Screensaver15activeAreaMovedEv @ 55 NONAME
 




