
diff -r 000000000000 -r 094583676ce7 wvuing/wvvariant/EABI/alternatorNGU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/wvuing/wvvariant/EABI/alternatorNGU.DEF	Thu Dec 17 08:41:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z17CreateAlternatorLRK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN11CAlternator7ReleaseEv @ 2 NONAME
+	_ZN11CAlternator9InstanceLERK7TDesC16 @ 3 NONAME
+	_ZTI11CAlternator @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CAlternatorImp @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CAlternator @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CAlternatorImp @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI20CCABrandInstallerImp @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV20CCABrandInstallerImp @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




