
diff -r 6ca72c0fe49a -r a941bc465d9f IMPSengine/ImpsDataChannel/eabi/impsdatachannelU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/IMPSengine/ImpsDataChannel/eabi/impsdatachannelU.DEF	Wed Sep 01 12:31:13 2010 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z14NewImpsSenderLR17MImpsDataReceiverR15MMsgConnManagerRK6TDesC8 @ 1 NONAME
+	_ZTI19CImpsTransportTimer @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CImpsHttpTransaction @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21CHttpTransportAdapter @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV19CImpsTransportTimer @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CImpsHttpTransaction @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21CHttpTransportAdapter @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




