
diff -r 6ca72c0fe49a -r a941bc465d9f IMPSengine/engsrv/def/MARMU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/IMPSengine/engsrv/def/MARMU.DEF	Wed Sep 01 12:31:13 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	ThreadStart__11CImpsServerR11TImpsSignal @ 1 NONAME R3UNUSED ; CImpsServer::ThreadStart(TImpsSignal &)
+




