
diff -r 6ca72c0fe49a -r a941bc465d9f PECengine/ListLibrary2/BMARM/PENGLISTLIB2U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/PECengine/ListLibrary2/BMARM/PENGLISTLIB2U.DEF	Wed Sep 01 12:31:13 2010 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	AttributeListsManagerL__22PEngListLibraryFactoryRC18CPEngSessionSlotId @ 1 NONAME R3UNUSED ; PEngListLibraryFactory::AttributeListsManagerL(CPEngSessionSlotId const &)
+	AttributeListsTransactionManagerLC__22PEngListLibraryFactoryRC18CPEngSessionSlotId @ 2 NONAME R3UNUSED ; PEngListLibraryFactory::AttributeListsTransactionManagerLC(CPEngSessionSlotId const &)
+	ContactListManagerL__22PEngListLibraryFactoryRC18CPEngSessionSlotId @ 3 NONAME R3UNUSED ; PEngListLibraryFactory::ContactListManagerL(CPEngSessionSlotId const &)
+	ContactListTransactionManagerLC__22PEngListLibraryFactoryRC18CPEngSessionSlotId @ 4 NONAME R3UNUSED ; PEngListLibraryFactory::ContactListTransactionManagerLC(CPEngSessionSlotId const &)
+




