EXPORTS
	NewImpsSenderL__FR17MImpsDataReceiverR22MImpsConnectionManagerRC6TDesC8 @ 1 NONAME R3UNUSED ; NewImpsSenderL(MImpsDataReceiver &, MImpsConnectionManager &, TDesC8 const &)

