EXPORTS
	?NewImpsSenderL@@YAPAVMImpsSender@@AAVMImpsDataReceiver@@AAVMMsgConnManager@@ABVTDesC8@@@Z @ 1 NONAME ; class MImpsSender * NewImpsSenderL(class MImpsDataReceiver &, class MMsgConnManager &, class TDesC8 const &)

