EXPORTS
	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
	_ZTI30WVSAPSettingsObserverTestCases @3
	_ZTV30WVSAPSettingsObserverTestCases @4

