EXPORTS
	_ZN17CSystemParameters10SourceSizeEv @ 1 NONAME
	_ZN17CSystemParameters12ViewPortRectEv @ 2 NONAME
	_ZN17CSystemParameters16VisibleImageRectEv @ 3 NONAME
	_ZN17CSystemParameters20VisibleImageRectPrevEv @ 4 NONAME
	_ZN17CSystemParameters5ScaleEv @ 5 NONAME
	_ZN17CSystemParametersD0Ev @ 6 NONAME
	_ZN17CSystemParametersD1Ev @ 7 NONAME
	_ZN17CSystemParametersD2Ev @ 8 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters10SourceSizeEv @ 9 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters12ViewPortRectEv @ 10 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters16VisibleImageRectEv @ 11 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters20VisibleImageRectPrevEv @ 12 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters5ScaleEv @ 13 NONAME
	_ZTI17CSystemParameters @ 14 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV17CSystemParameters @ 15 NONAME ; #<VT>#
	_ZN17CSystemParameters8RelScaleEv @ 16 NONAME
	_ZNK17CSystemParameters8RelScaleEv @ 17 NONAME

