
diff -r 7cee158cb8cd -r 26b2b12093af javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def
--- a/javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def	Wed Sep 15 12:05:25 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z10jni_lookupPKc @ 1 NONAME
-




