
diff -r dc7c549001d5 -r 85266cc22c7f javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def	Fri Jun 11 13:33:44 2010 +0300
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z10jni_lookupPKc @ 1 NONAME
+




