
diff -r 854be117f6a5 -r c6043ea9b06a javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/javatools/javacontrolpanel/controlpanel/build/eabi/javacontrolpanelu.def	Fri Jun 18 16:25:31 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z10jni_lookupPKc @ 1 NONAME
+




