
diff -r 522cd55cc3d7 -r 13ae750350c9 loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bmarm/testlmuiselectoru.def
--- a/loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bmarm/testlmuiselectoru.def	Tue Feb 02 00:16:03 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




